\documentclass{article}
\usepackage{color}
\setlength\parindent{0pt}	%no indent
\usepackage[utf8]{inputenc} %sonderzeichen
\usepackage{lastpage}		%pagecount
\usepackage{graphicx}		%bilder einbinden
\usepackage{float}			%placement of pictures
\renewcommand{\figurename}{Abbildung} %sonst steht da "Figure 1,2.." anstatt "Abbildung 1,2,.."

%datum/Uhrzeit/etc hier ändern
\newcommand{\datum}{TODO}
\newcommand{\aufbau}{16:00  }
\newcommand{\abbau}{bis Folgetag 10:00  }
\newcommand{\verBegin}{18:00  }
\newcommand{\verEnde}{22:00  }

\begin{document}

\textbf{ 
	\LARGE{
		\color{blue}
		Erstsemesterlergrillen der Informatik am Dienstag, 16.06.2015 
		Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
	}
}
\vspace{1cm}\\
{\color{blue}
	Sicherheitskonzept in Anlehnung an Paragraph 43 VStättV 
}\vspace{5mm}\\

%--------------------------------

{\color{blue}
	Veranstalter 
}\vspace{2mm}\\
Department Informatik \\ 
Dr. Christian Brosch \\
Martensstr. 3 \\
91058 Erlangen \vspace{5mm}\\

%--------------------------------

{\color{blue}
	vertreten durch
}\vspace{2mm}\\
\begin{tabular}{ll}
Yannik Schmidt			& Wer noch 	\\
Mobil: 017676166894		& Mobil: 			\\
yannik.schmidt@fau.de	& E-Mail: 			
\end{tabular} \vspace{1cm}\\

%--------------------------------

{\color{blue} Übersicht }\vspace{2mm}\\
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{tabular}{ll}
% !!!!DATEN AM ANFANG DER DATEI Ändern!!!!
Datum:									& \datum							\\
Ort:									& Rückseite Informatik Hochhaus	\\
Bisherige / geschätzte Teilnehmerzahl:	& 150								\\
Aufbau:									& ab  \aufbau Uhr					\\
Veranstaltungsbeginn:					& ab  \verBegin Uhr					\\
Veranstaltungsende:						& ca. \verEnde Uhr					\\
Abbau:									& bis \abbau Uhr					\\
%Versicherung durch: 					& keine								\\
%Übernahme Sicherheitsdienstkosten:		& keine
\end{tabular}

%--------------------------------

\vfill
Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und enthält \pageref{LastPage} Seiten. Für Druckfehler keine Haftung. 
\clearpage %force a page break

\section{Basisinformationen}
Das Erstsemestlergrillen der FSI Informatik findet traditionell zu Beginn des Wintersemesters statt und 
richtet sich an Studierende der Technischen Fakultät und besonders an 
Studierende der Informatik und verwandter Studiengänge (z.B. Wirtschaftsinformatik) an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. Veranstalter hiervon ist das \\
\\
\textbf{
	Department Informatik	\\
	Martensstr. 3 			\\
	91058 Erlangen 			\\
}\\
Ziel der Veranstaltung ist es Studenten die Kommunikation untereinander in einem 
angenehmen Rahmen in der Universität, außerhalb der Vorlesung zu ermöglichen und die 
Möglichkeit zu bieten, neue Kontakte zu knüpfen. \\ 
\\

Als Organisatoren fungieren Yannik Schmidt und Christoph Eggerer. Die von der 
FAU angebotene Sicherheitsschulung wurde von Elizabeth Friedrich besucht. 

Nach den Erfahrungswerten der letzten Feiern und unter Einbeziehung der Wachstumsrate des 
Studiengangs Informatik und der Wachstumsrate der Anzahl der Studierenden an der 
technischen Fakultät kann davon ausgegangen werden, dass zeitgleich nicht mehr als 150 
Besucher anwesend sein werden. Die Besucher setzen sich hauptsächlich aus Studierenden 
des Studienganges Informatik, sowie anderen Studenten der Technischen Fakultät 
zusammen. Daher ist davon auszugehen, dass kein Gewaltpotential herrscht und keine 
besonderen Maßnahmen diesbezüglich notwendig sind. (vgl. Maurer) \\
\\

Neben den Hauptverantwortlichen befinden sich im Organisationsteam mindestens 10 weitere 
Personen, die mit dem Ablauf der Veranstaltung vertraut sind und Sorge für einen 
reibungslosen Ablauf tragen. \\
\\

Eine schnelle Kommunikation, auch im Krisenfall ist im Organisationsteam ständig durch 
Mobilfunkgeräte gewährleistet. Zudem erfolgt ein Aushang wichtiger 
Telefonnummern an wichtigen Punkten am Veranstaltungsort.\\

\newpage
\subsection{Allgemeines}
Luftbilder in diesem Schreiben stammen von Google Maps © und unterliegen deren 
Lizenzbestimmungen. Der jeweilige Aufnahmestand ist in der Bildunterschrift vermerkt. \\\\
Bebauungspläne wurden durch das staatliche Bauamt Erlangen-Nürnberg (Bohlenplatz 18, 
91054 Erlangen) bereitgestellt. Der jeweilige Stand ist in der Bildunterschrift vermerkt.  

\section{Veranstaltungsort}
\subsection{Allgemeines}
\begin{figure}[H]
	\includegraphics[scale=0.6]{bauplan.png}
	\centering
	\caption{Aufnahme des Veranstaltungsgelände von oben, Kennzeichnung der 
	Tentoria (rot), der Fluchtwege (grün) und der Hydranten}
	\label{fig:bauplan}
\end{figure}
In Abbildung \ref{fig:bauplan} ist ein Plan des Veranstaltungsortes und des umliegenden Geländes zu sehen.   
Der Veranstaltungsort befindet sich hinder dem Wolfgang-Händler-Hochhaus und der anliegenden Grünflächen zwischen Martensstr. 3, Tentoria und Martensstr. 5. \\\\

Besondere Parkplätze werden für die Veranstaltung nicht bereitgestellt, da diese bereits an der 
technischen Fakultät in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Für die Einhaltung der 
Stellplatzordnung ist das staatliche Bauamt Erlangen-Nürnberg zuständig. \\\\

Die Zufahrt zum Gelände ist aus allen Richtungen über befestigte Wege möglich.  
Besuchern wird empfohlen mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder per Fahrrad 
anzureisen. Für eine Anreise mit dem Fahrrad sind ausreichend Abstellplätze in nächster Nähe 
vorhanden. \\ 
Eine explizite Abgrenzung zu öffentlichen Verkehrswegen erfolgt nicht, da sich das 
Veranstaltungsgelände mindestens 150m entfernt vom öffentlichen Verkehrsflächen befindet. 

\subsection{Eingänge/Ausgänge}
Da sich das Veranstaltungsgelände im Freien befindet, sind keine besonderen Ein- und 
Ausgänge ausgewiesen. Die Besucher können jedoch das Gelände in alle Richtungen nahezu 
ungehindert verlassen.

\subsection{Toiletten }
Toilettenanlagen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes. Namentlich ist 
dies Cauerstaße 7/9 nach 20 Uhr, sowie Cauerstraße 11, Erwin-Rommel-Straße 60, 
Martensstraße 3/5/7 sowie Egerlandstraße 3 vor 20 Uhr. Hierbei stehen auch Toilettenanlagen 
für körperlich benachteiligte Personen zur Verfügung. \\
Da sich das Sommerfest bis 20 Uhr in den täglichen Universitätsbetrieb einreiht und weitaus 
weniger Besucher als der tägliche Publikumsverkehr an der technischen Fakultät  mit dort 
über 10000 eingeschriebenen Studenten aufweist, sind ausreichend Toilettenanlagen 
vorhanden. Nach 20 Uhr stehen die Toiletten im Foyer der Gebäude des Departments EEI, 
Cauerstr. 7-9, sowie der Martensstraße 3 zur Verfügung. 

\subsection{Fluchtwege/Rettungszufahrt}

\begin{figure}
\includegraphics[scale=0.8]{google_img.png}
\centering
\caption{Breite Rettungszufahrten (rot) und vorhandene Beleuchtung (gelb)}
\label{fig:googleimg}
\end{figure}

In Abbildung \ref{fig:googleimg} ist die Breite der verschiedenen Rettungswege eingezeichnet. Die 
Zufahrtswege sind im Außengelände mindestens 4,40m breit und in der Tentoria mindestens 
2m breit und werden durch die Veranstaltung nicht weiter beeinträchtigt, wie dies im 
täglichen Universitätsbetrieb der Fall ist. Es wird sichergestellt, dass keine Bänke oder 
anderen Gegenstände dauerhaft auf Rettungswegen aufgestellt oder abgelagert sind.  
Die Einhaltung der Mindestbreiten der Rettungswege für den täglichen Universitätsbetrieb 
obliegt dem staatlichen Bauamt Erlangen-Nürnberg. \\
Türen sind während der Veranstaltung nur geschlossen, aber nicht verschlossen und 
ermöglichen jederzeit ein öffnen von außen oder innen. 

\section{Ablaufplan}
Der Aufbau des Sommerfests beginnt am Veranstaltungstag gegen \aufbau Uhr mit dem Aufbau 
der Bänke, sowie der Ausgabestände. Die Veranstaltung selbst beginnt gegen \verBegin Uhr und 
endet um \verEnde Uhr. Der Abbau erfolgt danach und am Morgen des darauffolgenden Tages und 
ist bis \abbau Uhr in ordentlichem Zustand und für eine Übergabe bereit.
 
\section{Veranstaltungsaufbau}
Die Veranstaltung befindet sich im Freien. Es werden lediglich Bierbänke bzw. Tische aufgebaut. 
Verpflegung wird durch Grillgut und Getränke zum Selbstkostenpreis bereitgestellt.  

\subsection{Versorgung mit Strom/Wasser/Abwasser}
Für die Veranstaltung wird keine Strom-, Wasser oder Abwasseranschluss benötigt.

\subsection{Sicherheitsbeleuchtung}
In Abbildung \ref{fig:googleimg}  ist gelb eingezeichnet die Wegbeleuchtung. Diese ist auch im Falle eines 
Stromausfalls aktiv, da es eine Notstromversorgung gibt deren ordnungsgemäße Wartung dem 
allgemeinen technischen Dienst der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
obliegt. Während der Veranstaltung brennt in allen Treppenhäusern die normale Beleuchtung.  

\subsection{Feuerlöscher/Hydranten}
Direkt am Veranstaltungsgelände befinden sich zwei Überflurhydranten (Abbildung \ref{fig:bauplan}, Seite \pageref{fig:bauplan})
Die weiteren Standorte der Hydranten sind entsprechend der Feuerwehrkarten zu entnehmen, 
die an den entsprechenden Stellen zur Einsicht liegen.\\
Zusätzliche Feuerlöscher werden vom Department Informatik gestellt und zentral aufgestellt. 

\subsection{Öffentliche Ordnung}
\subsection{Sanitäter}
Das Einsatzpotential nach Maurer errechnet sich zu 1,2 Punkten, weshalb kein 
Sanitätswachdienst zwingend notwendig ist.
 
Berechnungsgrundlage nach Maurer:
\begin{itemize}
\item zugelassene Besucherzahl: 1000 
\item erwartete Besucherzahl: 300 
\item keine VIPs 
\item Einstufung als Straßenfest 
\end{itemize}

%\section{Haftpflichtversicherung }
%Aktuell ist noch keine Versicherung abgeschlossen, jedoch wird zum Veranstaltungszeitraum 
%ein Versicherungsschutz durch den Förderverein des Erlanger Medizintechnik-Studiums e.V. 
%bestehen. 
\end{document}
