\documentclass{article}
\usepackage[final]{pdfpages}
\usepackage{listings}
\usepackage{graphicx}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[german]{babel}

\newcommand{\solution}[1]{\ifdefined\withsolutions #1 \fi}
\newcommand{\solswitch}[2]{\ifdefined\withsolutions #2 \else #1 \fi}
\newcommand{\s}[1]{\solution{ \textit{#1} }}
%use like \solution{ $SOLUTION }
\begin{document}

\subsection*{Maintaining}
Der Latex-Source dieses PDFs wird auf \textit{https://gitlab.cs.fau.de/ik15ydit/latexandmore} maintain't. Solltet ihr solche Fehler finden oder generell Anmerkungen haben koennt ihr mit einem Account auf \textit{gitlab.cs.fau.de} eine Issue aufmachen oder einen Pullrequest stellen.

\section{Gleichstrom}
%include schaltbild

\subsubsection{Berechnen sie die folgenden Spannungen und Ströme}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
        $u_1$ & $u_2$ & $u_3$ & $u_4$ & $u_5$ & $u_6$ \\
              &       &       &       &       & 
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
        $i_1$ & $i_2$ & $i_3$ & $i_4$ & $i_5$ & $i_6$ &
              &       &       &       &       & 
\end{tabular}

\subsubsection{Berechnen sie zusaetzlich die folgenden eingezeichneten Größen}
\begin{itemize}
    \item $I_0$
    \item $U_{x,1}$
    \item $U_{x,2}$
    \item $I_{x,1}$
    \item $I_{x,2}$
\end{itemize}
\vspace{4cm}

\subsubsection{Berechnen sie die Verlustleistung an den Widerstaenden $R_4$ und $R_6$}
\vspace{4cm}

\subsubsection{Berechnen sie die Kosten für ein Jahr bei 7 cent pro kWh}
\vspace{4cm}




\section{Potentiometer}
%include schaltbild

\section{Flexlstrom}
%include schaltbild

\section{Schaltergedings}
%include schaltbild

\section{Transistorigedöns}


\section{Random Shit}


\end{document}
